<template>
  <skeleton title="西安市钟鼓楼博物馆“编钟鼓乐”" titleLine="">
    <br />
    <img src="./img/environment2-2.png" style="width: 100%;margin-bottom: 1em;" />
    <p class="line9">
      西安钟鼓楼为钟楼和鼓楼的合称，位于西安市中心，始建于明洪武年间，有着600多年历史，均为中国古代的报时建筑。钟楼是一座重檐三滴水式四角攒尖顶的阁楼式建筑，鼓楼为古代城市中设置大鼓的楼，用以击鼓报警，或按时敲鼓报告时辰。“晨钟暮鼓”、仿秦乐府编钟及编磬表演现为钟鼓楼景区的特色演出项目。
    </p>
    <p class="line9">
      编钟起源于我国西周时期，由青铜铸造而成，在当时常在宫廷大型庆典祭祀、招待贵宾等重要场合中使用。编磬起源于我国商代，由青石磨制而成，用木制磬锤敲击时可发出清脆悦耳的声音，被誉为天籁之音！
    </p>
  </skeleton>
</template>
<script setup>
import skeleton from './skeleton.vue';
</script>
<style lang="scss">
// 动画库
@import url(./sass/animation.scss);
@import url(./sass/base.scss);
.line9 {
  line-height: 1.8em;
  text-indent: 2em;
}
</style>
